725 MeV 775 MeV 825 MeV 875 MeV

925 MeV

975 MeV 1050 MeV 1150 MeV

1250 MeV 1350 MeV 1450 MeV 1550 MeV

1650 MeV 1750 MeV 1850 MeV 1950 MeV

2050 MeV 2150 MeV 2300 MeV 2450 MeV

cos(Θ_η) cos(Θ*

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5 1

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

dσ/dΩΜμb/srΝ

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 0 0.1 0.2 0.3

-1 -0.5 0 0.5 1