1603 MeV 1618 MeV 1633 MeV 1648 MeV 1663 MeV

1678 MeV 1693 MeV 1708 MeV 1723 MeV 1738 MeV

1753 MeV 1768 MeV 1783 MeV 1798 MeV 1813 MeV

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5

dσ/dΩΜμb/srΝ

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5

0

0.5

-1 -0.5 0 0.5 1

0 0.2 0.4

-1 -0.5 0 0.5 0 0.2 0.4

-1 -0.5 0 0.5 0 0.2 0.4

-1 -0.5 0 0.5

cos(Θ_η) cos(Θ* 0 0.2 0.4

-1 -0.5 0 0.5 0 0.2 0.4

-1 -0.5 0 0.5 1