A_o

A_1

A_2

A_3 γp5pη γn5nη

0

2

1.6 1.8 2

A_i Μμb/srΝ

0

2

1.6 1.8 2

-0.5

0

1.6 1.8 2

-0.5

0

1.6 1.8 2

-0.5 0 0.5

1.6 1.8 2

-0.5 0 0.5

1.6 1.8 2

-0.5

0 0.5

1.6 1.8 2

-0.5

0 0.5

1.6 1.8 2 WΜGeVΝ