Entries 220

) [GeV] / Bin = 5 MeV γ E(mea.

1 1.1 1.2 1.3 1.4

/ Bin = 0.001 )γ E(mea. )γ ) - E(mea. γ E(cal.

-0.015

-0.01

-0.005

0 , Period = 03, Target = Butanol )

-π ^+π p -> p γ The Y-projection mean (Eloss) ( Topology =

The second tagger sag position

= 1.645 GeV) e = 1.22 GeV (For E e 0.74 E